感恩 · 自省 · 利他

imgboxbg

不朽情缘工业

Industrial

       江苏华驰电力工程有限公司建设于2013年5月,专业从事输变电工程施工装置。公司组织架构健全、人才资源富厚,其中制作师、电气工程师、高压电工、特种电工等种种专业手艺职员占比60%以上。公司手艺实力雄厚、专业装备齐全,配备崎岖压电气仪器装备,起重装备,运输装备,杆塔组立、架线装备,压接、焊接和切割装备等的专业装备420余台(套);并建有高压试验室、继电;な匝槭液陀突匝槭,配备种种高压、继保及油化试验装备及清静工用具210余台(套)。

       现在公司持有电力工程施工总承包三级、输变电工程专业承包三级,修建工程施工总承包三级、市政公用工程施工总承包三级、修建机电装置工程专业承包三级资质,承装(修、试)电力设施允许证四级资质(承装四级、承修四级、承试四级),清静生产允许证等资质证书。通过ISO质量治理系统、情形治理系统及职业康健清静治理系统认证,通过AAA资信评级,并顺遂入围南京地区业扩工程施工预选效劳商,通过南京供电公司宁供外协单位资格审核。

       公司一直将质量和清静作为生长生涯的基础,质量方面,公司打造了一支专业的装置施工步队,先后加入实验了江心洲生态岛二期、南京国诚置业、南京新城广闳、龙潭地块等苏逸、远能居配工程及省政务中心二期、南京鑫星中小银行、南京青奥等用户工程,近百个项目的送电装置,所承接工程均一次验收及格,一次送电乐成,工程质量及格率达100%,受到用户和供电公司的一致好评。严把质量关的同时,狠抓清静治理,在施工历程中,严酷执行各项施工清静治理规程,真正做到了现场施工零事故、清静送电零事故。

电力工程

       南京不朽情缘电力设计有限公司是一家专业从事220kV及以下电力工程勘探、设计、工程咨询(体例220kV及以下电网妄想、项目建议书、项目申请、可行性研究、评估咨询、项目治理咨询)及风力发电设计、新能源发电设计的专业手艺效劳型公司。

       公司执有电力行业(风力发电、新能源发电、送电工程、变电工程)专业 “乙”级资格证书和工程勘探专业类电力工程(工程丈量)专业“乙”级资格证书。并通过ISO9001(或GB/T19001),质量治理系统;ISOl4001(或GB/T24001),情形治理系统;OHASASl8001(或GB/T28001),职业康健清静治理系统认证。

       公司拥有一支专业手艺精湛、工程治理履历富厚的步队,其中手艺职员占总人数75%以上,大专及以上学历员工占比90%以上,修建师、结构师、发输电工程师等种种注册职员占比30%以上,手艺实力雄厚,专业水平扎实。

       公司致力于以治理立异增强企业活力,一直完善企业立异体制,刷新企业谋划治理机制,集约化治理水平稳步提升。公司以高效的治理、精湛的手艺和优质的效劳,树立了优异的企业品牌形象。取得了各项设计效果,所承接的营业及项目,获得了宽大客户的普遍赞誉。

       用户知足,是我们永远追求的目的!南京不朽情缘电力设计有限公司将以市场为导向、以人才为桥梁、以科技为动力、以质量为基础,竭诚为宽大用户提供优质的效劳。

这是形貌信息

       江苏万宏宇工程监理有限公司是专业从事电力工程监理效劳的单位,具有电力工程乙级监理资质和修建工程丙级资质,为客户提供220kV及以下变电站、线路工程、10kV、20kV配电工程、光伏电工程的监理及响应工程种别建设工程的项目治理、手艺咨询等效劳。

       公司种种专业职员配备齐全,手艺实力雄厚,现有国家注册监理工程师12人,注册造价工程师 2人,包管监理职员100%持证上岗。为知足公司生长需要,公司配备了先进的工程监理检测仪器和现代化的办公装备,投用了先进的工程治理软件,为承接种种电力工程监理营业提供了主要包管。

       公司严酷遵照“遵法、诚信、公正、科学”的监理准则,依据监理条约、规程规范、设计文件及达标投产创优质工程的要求,凭证国家电网公司《电力工程建设监理标准化事情手册》标准,将始终做好监理在工程建设历程中“四控制、两治理、一协调”事情,一心一意为用户提供优质、高效的监理效劳。

这是形貌信息

       江苏不朽情缘电力科技有限公司专业从事智能开关柜及配电柜、箱式变电站、智能环网柜等电力成套装备等产品的研发、生产和销售,为电网、新能源、修建、通讯、冶金、化工、基础设施等行业提供智能化的电气系统解决计划。

      公司建有专业的成套装备生产车间及产品检测试验室,生产能力雄厚,手艺水平过硬,拥有数控剪板机、转塔式数控冲床和数控折弯机、数控铣床、机械人焊接手、自动装配流水线等生产加工装备;吠瘛⒏哐构瘛⑾涫奖涞缯镜雀哐棺氨敢淹ü胰现せ辜觳,低压开关柜、配电柜、配电箱等低压成套装备已通过中国质量认证中心CCC认证。公司在崎岖压成套产品的生产制造上划分与西门子、ABB、施耐德、德力西、正泰电气等国际着名企业建设了战略相助关系,在手艺方面举行充分交流与相助。

       公司将一连加大资金、人才及手艺方面的投入,完成新生产基地的刷新与升级,手艺研发团队、生产治理团队等焦点团队的打造,治理效能提升等各项基础事情。对接转化清华、北大及华北电力大学等科研院校的手艺效果,以期自行研爆发产的智能电力装备具备加入承接国家电网相关电力项目及泛在电力物联网建设的能力。

这是形貌信息

       聚焦于电力运维、新能源、节能效劳、能源综合使用、储能等营业,重点目的客户为工业园区、工业企业、大型公共修建、大型商业综合体、交通枢纽、数据中心等,统筹运用能效诊断、节能刷新、用能监测、漫衍式新能源发电、冷热电三联供、现代储能等多种手艺,开展综合能源效劳营业。

这是形貌信息

致力于打造生态型输变电全工业链,实现电力工程、电力设计、电力工程监理、电力装备、电力综合能源及运维于一体的整体结构,一直提升自身专业水平及治理研发能力,起劲为电网及客户提供优异的产品、优质的效劳,争创海内领先的能效治明确决计划提供商。

联系方法

南京市雨花台区软件大道180号大数据工业基地3幢5楼

留言板

留言应用名称:
客户留言
形貌:
验证码

Copyright ? 2019 不朽情缘 版权所有 苏ICP备19031310号 网站建设:中企动力 南京

【网站地图】【sitemap】