感恩 · 自省 · 利他

imgboxbg

关于不朽情缘

About us

所有门类

不朽情缘简介

提要:
提要:
详情

  不朽情缘首创于2006年3月,位于南京市雨花台区大数据工业基地,是集电力工程总包、电力工程设计、电力工程监理、电力智能装备研爆发产销售及电力智慧综合能源效劳运维于一体的专业化集团公司 。下属江苏华驰电力工程有限公司、南京不朽情缘电力设计有限公司、江苏万宏宇工程监理有限公司、江苏不朽情缘电力科技有限公司四大子公司 。

  现在,集团持有电力工程总承包三级、修建工程总承包三级、市政工程总承包三级、输变电专业承包三级、承装修试四级资质,电力行业(送电工程、变电工程、风力发电、新能源发电)乙级资质,电力工程监理乙级、衡宇修建工程监理丙级资质 。已顺遂承接各项输变电工程总包、专业承包营业,并开展110KV以下送变电电力设计,电力工程监理效劳及电力运维效劳等各项营业 。

  不朽情缘电力集团致力于打造生态型输变电全工业链,实现电力工程、电力设计、电力工程监理、电力装备、电力综合能源及运维于一体的整体结构,一直提升自身专业水平及治理研发能力,起劲为电网及客户提供优异的产品、优质的效劳,以成为海内领先的能效治明确决计划提供商 。

扫二维码用手机看

致力于打造生态型输变电全工业链,实现电力工程、电力设计、电力工程监理、电力装备、电力综合能源及运维于一体的整体结构,一直提升自身专业水平及治理研发能力,起劲为电网及客户提供优异的产品、优质的效劳,争创海内领先的能效治明确决计划提供商 。

联系方法

南京市雨花台区软件大道180号大数据基地3幢5楼

留言板

留言应用名称:
客户留言
形貌:
验证码

Copyright ? 2019 不朽情缘 版权所有 苏ICP备19031310号 网站建设:中企动力 南京

【网站地图】【sitemap】