感恩 · 自省 · 利他

imgboxbg

产品中心

Products

浏览量:
1006
产品形貌

产品概述

GGD型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、工矿企业等电力用户的交流50Hz,额定事情电压380V,额定事情电流3150A的配电系统,做为动力、照明及配电装备的电能转换、分派与控制之用 。

产品具有分断能力高、动热稳固性好、电气计划无邪、组合利便、适用性强,结构新颖、防护品级高等特点 ?勺魑脱钩商卓刈氨傅母禄淮肥褂 。

mg不朽情缘(中国)官方网站

产品概述

GGD型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、工矿企业等电力用户的交流50Hz,额定事情电压380V,额定事情电流3150A的配电系统,做为动力、照明及配电装备的电能转换、分派与控制之用 。

产品具有分断能力高、动热稳固性好、电气计划无邪、组合利便、适用性强,结构新颖、防护品级高等特点 ?勺魑脱钩商卓刈氨傅母禄淮肥褂 。

mg不朽情缘(中国)官方网站
扫二维码用手机看
未找到响应参数组,请于后台属性模板中添加
上一个

致力于打造生态型输变电全工业链,实现电力工程、电力设计、电力工程监理、电力装备、电力综合能源及运维于一体的整体结构,一直提升自身专业水平及治理研发能力,起劲为电网及客户提供优异的产品、优质的效劳,争创海内领先的能效治明确决计划提供商 。

联系方法

南京市雨花台区软件大道180号大数据基地3幢5楼

留言板

留言应用名称:
客户留言
形貌:
验证码

Copyright ? 2019 不朽情缘 版权所有 苏ICP备19031310号 网站建设:中企动力 南京

【网站地图】【sitemap】