感恩 · 自省 · 利他

imgboxbg

产品中心

Products

浏览量:
1006
产品形貌

产品概述

正常使用条件

JP系列户外综合配电箱是集计量、出线、无功赔偿等多功效于一体的户外综合配电装置,具有短路、过载、过电压、泄电等;すπ,体积小、外型雅观、经济适用,装置于户外柱上变压器的电杆上,是城乡电网刷新的新一署理想配电产品。

情形温度:-25℃~+40℃

空气相对湿度;日平均值不大于90%,月平均值不大于90%

海拔高度:≤2000m

装置在无强烈震惊和攻击,无侵蚀性气体的场合

*凌驾以上条件时,可与我公司协商。

mg不朽情缘(中国)官方网站

产品型号及寄义

手艺参数

mg不朽情缘(中国)官方网站

变压器容量:30~400

额定事情电压:AC400

辅助回路事情电压:AC220、AV380

额定频率:50

额定电流:≤630

额定泄电行动电流:30~300可调

防护品级:IP44

 

产品概述

JP系列户外综合配电箱是集计量、出线、无功赔偿等多功效于一体的户外综合配电装置,具有短路、过载、过电压、泄电等;すπ,体积小、外型雅观、经济适用,装置于户外柱上变压器的电杆上,是城乡电网刷新的新一署理想配电产品。

mg不朽情缘(中国)官方网站

正常使用条件

情形温度:-25℃~+40℃

空气相对湿度;日平均值不大于90%,月平均值不大于90%

海拔高度:≤2000m

装置在无强烈震惊和攻击,无侵蚀性气体的场合

*凌驾以上条件时,可与我公司协商。

产品型号及寄义

mg不朽情缘(中国)官方网站

手艺参数

变压器容量:30~400

额定事情电压:AC400

辅助回路事情电压:AC220、AV380

额定频率:50

额定电流:≤630

额定泄电行动电流:30~300可调

防护品级:IP44

扫二维码用手机看
未找到响应参数组,请于后台属性模板中添加
下一个

致力于打造生态型输变电全工业链,实现电力工程、电力设计、电力工程监理、电力装备、电力综合能源及运维于一体的整体结构,一直提升自身专业水平及治理研发能力,起劲为电网及客户提供优异的产品、优质的效劳,争创海内领先的能效治明确决计划提供商。

联系方法

南京市雨花台区软件大道180号大数据基地3幢5楼

留言板

留言应用名称:
客户留言
形貌:
验证码

Copyright ? 2019 不朽情缘 版权所有 苏ICP备19031310号 网站建设:中企动力 南京

【网站地图】【sitemap】