感恩 · 自省 · 利他

imgboxbg

产品中心

Products

浏览量:
1005
产品形貌

产品概述

特点

专门针对细分市场开发的代表性产品 。具有流线弧形设计、雅观、优雅、性价比高、使用寿命长、工艺精湛,是高级经济适用房、旅馆、写字楼、房地产开发商、盘厂工程等终端用户的最佳选择 。

照明配电箱箱体接纳1.0厚冷轧钢板 ,双折边工艺 ,强度高;外貌通过磷化、静电喷涂手艺处置惩罚 ,防腐性强 ,使用寿命长;面板接纳入口工程塑料ABS ,钢性好、攻击强度高、耐热、耐低温、机械强度和电气性能优良、外貌光泽好;面板接纳不锈钢门销 ,使用寿命长;选择多样化 ,有光面透明面板、磨砂透明面板、乳白面板 。也可凭证主顾需求定制;

通过国家强制性认证 。

mg不朽情缘(中国)官方网站

手艺参数

额定电压:AC230V/400V

防护品级:IP30

额定电流:125A

最大功耗容量:20W

情形电流:-5℃~+60℃

产品标准:GB/T7251.3-2017

 

产品概述

专门针对细分市场开发的代表性产品 。具有流线弧形设计、雅观、优雅、性价比高、使用寿命长、工艺精湛,是高级经济适用房、旅馆、写字楼、房地产开发商、盘厂工程等终端用户的最佳选择 。

mg不朽情缘(中国)官方网站

特点

照明配电箱箱体接纳1.0厚冷轧钢板 ,双折边工艺 ,强度高;外貌通过磷化、静电喷涂手艺处置惩罚 ,防腐性强 ,使用寿命长;面板接纳入口工程塑料ABS ,钢性好、攻击强度高、耐热、耐低温、机械强度和电气性能优良、外貌光泽好;面板接纳不锈钢门销 ,使用寿命长;选择多样化 ,有光面透明面板、磨砂透明面板、乳白面板 。也可凭证主顾需求定制;

通过国家强制性认证 。

手艺参数

额定电压:AC230V/400V

防护品级:IP30

额定电流:125A

最大功耗容量:20W

情形电流:-5℃~+60℃

产品标准:GB/T7251.3-2017

扫二维码用手机看
未找到响应参数组 ,请于后台属性模板中添加
上一个

致力于打造生态型输变电全工业链 ,实现电力工程、电力设计、电力工程监理、电力装备、电力综合能源及运维于一体的整体结构 ,一直提升自身专业水平及治理研发能力 ,起劲为电网及客户提供优异的产品、优质的效劳 ,争创海内领先的能效治明确决计划提供商 。

联系方法

南京市雨花台区软件大道180号大数据基地3幢5楼

留言板

留言应用名称:
客户留言
形貌:
验证码

Copyright ? 2019 不朽情缘 版权所有 苏ICP备19031310号 网站建设:中企动力 南京

【网站地图】【sitemap】