感恩 · 自省 · 利他

imgboxbg

产品中心

Products

浏览量:
1014
产品形貌

产品概述

KYN28A-12系列铠装移开式交流金属关闭开关装备(以下简称开关装备) ,它适用于三相交流50Hz电力系统。主要用于发电厂、中小型发电机送电、工矿企事业单位配电以及电业系统的二次变电所的受电、送电及大型高压电念头起动等 ,实现控制;ぁ⒓嗖庵。本开关柜知足GB/T11022、GB/T3906等标准要求 ,具有避免带负荷推拉断路器手车、避免误分合断路器、避免接地开关处在闭合位置时关合断路器、避免误入带电隔室、避免在带电时误合接地开关的联锁功效 ,既可配我公司开发研制的ZN63A/12型真空断路器 ,又可配用ABB公司的VD4、美国GE公司的VB2真空断路器 ,实为一种性能优越的配电装置。

mg不朽情缘(中国)官方网站

产品概述

KYN28A-12系列铠装移开式交流金属关闭开关装备(以下简称开关装备) ,它适用于三相交流50Hz电力系统。主要用于发电厂、中小型发电机送电、工矿企事业单位配电以及电业系统的二次变电所的受电、送电及大型高压电念头起动等 ,实现控制;ぁ⒓嗖庵。本开关柜知足GB/T11022、GB/T3906等标准要求 ,具有避免带负荷推拉断路器手车、避免误分合断路器、避免接地开关处在闭合位置时关合断路器、避免误入带电隔室、避免在带电时误合接地开关的联锁功效 ,既可配我公司开发研制的ZN63A/12型真空断路器 ,又可配用ABB公司的VD4、美国GE公司的VB2真空断路器 ,实为一种性能优越的配电装置。

mg不朽情缘(中国)官方网站
扫二维码用手机看
未找到响应参数组 ,请于后台属性模板中添加
上一个
下一个

致力于打造生态型输变电全工业链 ,实现电力工程、电力设计、电力工程监理、电力装备、电力综合能源及运维于一体的整体结构 ,一直提升自身专业水平及治理研发能力 ,起劲为电网及客户提供优异的产品、优质的效劳 ,争创海内领先的能效治明确决计划提供商。

联系方法

南京市雨花台区软件大道180号大数据基地3幢5楼

留言板

留言应用名称:
客户留言
形貌:
验证码

Copyright ? 2019 不朽情缘 版权所有 苏ICP备19031310号 网站建设:中企动力 南京

【网站地图】【sitemap】