感恩 · 自省 · 利他

imgboxbg

产品中心

Products

浏览量:
1015
产品形貌

产品概述

随着都会化历程的加速和供电可靠性要求的一直提高 ,都会倾轧线路逐步向地下电缆线路刷新 ,集中式户内开闭所逐步被漫衍式户外环网柜取代。SF6气体绝缘环网柜以其不受凝露、腌臜、高海拔、小动物及化学物质等外界情形影响和体积小、免维护等特点 ,在都会商业中心、工业集中区、机场、电气化铁路、地铁、高速公路等供电可靠性要求较高的配电系统中 ,获得了普遍的应用。它既可在户内或户外单独使用 ,也可集成于崎岖压预装式变电站内。

GT-SRM-12型SF6气体绝缘环网柜(以下简称充气柜)是公司团结现有先进的生产装备和制造手艺 ,全心研发的最新一代充气柜 ,相比现有的同类产品 ,它的形状越发雅观 ,机械联锁越发成熟可靠 ,气箱内部的电场漫衍越发匀称等诸多优点。

mg不朽情缘(中国)官方网站

产品概述

随着都会化历程的加速和供电可靠性要求的一直提高 ,都会倾轧线路逐步向地下电缆线路刷新 ,集中式户内开闭所逐步被漫衍式户外环网柜取代。SF6气体绝缘环网柜以其不受凝露、腌臜、高海拔、小动物及化学物质等外界情形影响和体积小、免维护等特点 ,在都会商业中心、工业集中区、机场、电气化铁路、地铁、高速公路等供电可靠性要求较高的配电系统中 ,获得了普遍的应用。它既可在户内或户外单独使用 ,也可集成于崎岖压预装式变电站内。

GT-SRM-12型SF6气体绝缘环网柜(以下简称充气柜)是公司团结现有先进的生产装备和制造手艺 ,全心研发的最新一代充气柜 ,相比现有的同类产品 ,它的形状越发雅观 ,机械联锁越发成熟可靠 ,气箱内部的电场漫衍越发匀称等诸多优点。

mg不朽情缘(中国)官方网站
扫二维码用手机看
未找到响应参数组 ,请于后台属性模板中添加

致力于打造生态型输变电全工业链 ,实现电力工程、电力设计、电力工程监理、电力装备、电力综合能源及运维于一体的整体结构 ,一直提升自身专业水平及治理研发能力 ,起劲为电网及客户提供优异的产品、优质的效劳 ,争创海内领先的能效治明确决计划提供商。

联系方法

南京市雨花台区软件大道180号大数据基地3幢5楼

留言板

留言应用名称:
客户留言
形貌:
验证码

Copyright ? 2019 不朽情缘 版权所有 苏ICP备19031310号 网站建设:中企动力 南京

【网站地图】【sitemap】