感恩 · 自省 · 利他

imgboxbg

产品中心

Products

浏览量:
1000
产品形貌

本装备适用对充气环网柜(以下简称工件)举行真空法检漏。同步对工件和真空箱抽真空,使工件内外压差不大于 0.04Mpa,对被检工件充注氦气,应用真空箱法举行氦质谱气密性检测,通过该装置判断出被检工件中的及格与缺乏格。然后将被检工件内的氦气接纳循环使用,最后向工件内充入划定压力的 SF6 事情气体。系统严酷凭证客户的要求设计制造,接纳?榛纳杓,充分思量客户的检漏要求,同时也尽可能接纳标准化的?楹筒考,包管了系统的可靠性和可维护性。装备应适用电力行业高压环网充气柜的气密性检测、SF6 充注。

应具有大漏判断功效,微漏定量检漏功效,工件走漏总的判断功效,并能知足一连生产的需求,具有较高的自动化水平,操作轻盈、清静、可靠。

扫二维码用手机看
未找到响应参数组,请于后台属性模板中添加
下一个

致力于打造生态型输变电全工业链,实现电力工程、电力设计、电力工程监理、电力装备、电力综合能源及运维于一体的整体结构,一直提升自身专业水平及治理研发能力,起劲为电网及客户提供优异的产品、优质的效劳,争创海内领先的能效治明确决计划提供商。

联系方法

南京市雨花台区软件大道180号大数据基地3幢5楼

留言板

留言应用名称:
客户留言
形貌:
验证码

Copyright ? 2019 不朽情缘 版权所有 苏ICP备19031310号 网站建设:中企动力 南京

【网站地图】【sitemap】